InS_StArT
DE620ODI.COM
1.0
^D-Link DE-620,DE620ODI.COM,0E0
?Please select the options that match your board's slot settings.
$O0E0(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
FFFFFFFFFFFF
*R0E0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI Drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
