InS_StArT
DE65SODI.COM
1.0
^D-Link DE-650CT,DE65SODI.COM,IEM
?Please select the options that match your board's IO settings.
!RIEM(PORT)
280
@300
320
340
360
380
3A0
3C0
3E0
!RIEM(INT)
3
4
5
9
10
@11
12
15
$OIEM(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
FFFFFFFFFFFF
*RIEM(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI Drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
